compress = EXE:EX! SYS:SY! DRV:DR! 386:38! DLL:DL!
compress = BAT:BA! CFG:CF! LST:LS! DAT:DA! INF:IN!
compress = DOC:DO! HLP:HL! HIX:HI! AHF:AH!

group = POWERLan
;
;  POWERLan installation file
;

file = INSTALL.EXE : Please insert the "POWERLan Install" Disk | | POWERLan 3.11 | Install Disk 

INSTALL.EXE                                            0b0001      0     165648
INSTALL.HLP                                            0b0001      0      11463
INSTALL.HIX                                            0b0001      0       1149
INSTALL.AHF                                            0b0001      0       2685
POWERLAN.INS                                           0b0001      0       6491
PROGRAMS\ATXLATE.DAT                                   0b0001      0         48

PLWI.WIN                                               0b0001 0x0000     124768
PLWI.HLP                                               0b0001 0x0000      30066
WINSTALL.AHF                                           0b0001 0x0000       1097
WINSTALL.INS                                           0b0001 0x0000       9050

README.DOC                                             0b0001 0x1818       3377
CHANGES.DOC                                            0b0001 0x1818     103781

PROGRAMS\NXATAARC.EXE                                 0b11110 0x0A08      29826
PROGRAMS\RIMDRVR.EXE                                  0b11110 0x0A08      17044
PROGRAMS\PADRIVER.EXE                                 0b11110 0x0A08      16058
PROGRAMS\PA2DRVR.EXE                                  0b11110 0x0A08      20752
PROGRAMS\RIMTEST.EXE                                  0b10010 0x0A08      32797
PROGRAMS\NXAPLUS.EXE                                 0b101110 0x0A08      26472
PROGRAMS\NXWD8003.EXE                               0b1001110 0x0A08      13815
PROGRAMS\NXWD8013.EXE                              0b10001110 0x0A08      13944
PROGRAMS\NXNE1000.EXE                             0b100001110 0x0A08      14698
PROGRAMS\NXNE2000.EXE                            0b1000001110 0x0A08      14261
PROGRAMS\NXNE2100.EXE                           0b10000001110 0x0A08      15066
PROGRAMS\NX3C503.EXE                           0b100000001110 0x0A08      14410
PROGRAMS\NX3C505.EXE                          0b1000000001110 0x0A08      14234
PROGRAMS\NX3C507.EXE                         0b10000000001110 0x0A08      14181
PROGRAMS\NX3C509.EXE                        0b100000000001110 0x0A08      14917
PROGRAMS\NX3C523.EXE                       0b1000000000001110 0x0A08      14339
PROGRAMS\NXPDI.EXE                        0b10000000000001110 0x0A08      13961
PROGRAMS\NXPE.EXE                        0b100000000000001110 0x0A08      18237
PROGRAMS\NXPE2.EXE                      0b1000000000000001110 0x0A08      23150
PROGRAMS\NXEE.EXE                      0b10000000000000001110 0x0A08      24214
PROGRAMS\NXDE300.EXE                  0b100000000000000001110 0x0A08      13596
PROGRAMS\NXODI.EXE                  0b10000000000000000001110 0x0A08      14713
PROGRAMS\NXNDIS.EXE                0b100000000000000000001110 0x0A08      14014
PROGRAMS\NXPACKET.EXE             0b1000000000000000000001110 0x0A08      13551
PROGRAMS\NXXOS105.EXE                                  0b0001 0x0303          0

PROGRAMS\REDIR.EXE                                     0b1101 0x4848      27510
PROGRAMS\LICENSE.EXE                                   0b1101 0x0808      19913
PROGRAMS\SN.EXE                                        0b0001 0x0303          0

PROGRAMS\NET.EXE                                       0b1101 0x0808      85741

OEMSETUP.INF                                           0b0001 0x1818        699
PTNET.DRV                                              0b0001 0x0808       6416
POWERLAN.386                                           0b0001 0x0808       9836

PROGRAMS\PLADMIN.EXE                                   0b0101 0x0808     296527
PROGRAMS\PLADMIN.HLP                                   0b0001 0x1818     361096
PROGRAMS\PLADMIN.HIX                                   0b0001 0x0808      18282
PROGRAMS\PLADMIN.AHF                                   0b0001 0x1818       5328

PROGRAMS\NETSHOW.EXE                                   0b0101 0x0808      25150
PROGRAMS\NETVIEW.EXE                                   0b0001 0x0808      26303

PROGRAMS\PLR.EXE                                       0b0101 0x0808      23986
                                                        
PROGRAMS\PLQ.EXE                                       0b0001 0x0808     150283
PROGRAMS\PLQ.HLP                                       0b0001 0x1818      34226
PROGRAMS\PLQ.HIX                                       0b0001 0x0808       3392
                                                        
PROGRAMS\NWRELINK.EXE                                  0b0001 0x0808      34342

;                                                  Total file size =    2010903
;
file = PROGRAMS\PRTUNSPL.EXE : Please insert the "POWERLan Programs" Disk | | POWERLan 3.11 | Programs Disk

PROGRAMS\PRTUNSPL.EXE                                  0b0001 0x0808      28188

PROGRAMS\CACHE.EXE                                     0b0001 0x0808      28755
PROGRAMS\CACHECTL.EXE                                  0b0001 0x0808      34270

PROGRAMS\ALERT.EXE                                     0b0001 0x0808      12148

PROGRAMS\NAVIGATE.EXE                                  0b0001 0x0808     160263
PROGRAMS\NAVIGATE.CFG                                  0b0001 0x1918        141
PROGRAMS\NAVIGATE.HLP                                  0b0001 0x1818      39757
PROGRAMS\NAVIGATE.HIX                                  0b0001 0x0808       3074
PROGRAMS\SCROLL.EXE                                    0b0001 0x0808      17309

PROGRAMS\ECHOSERV.EXE                                  0b0001 0x0808      29937
PROGRAMS\ECHOTEST.EXE                                  0b0001 0x0808      28821

PROGRAMS\SERVER.EXE                                    0b0010 0x0808      25486

PROGRAMS\BEACON.EXE                                    0b0010 0x0808      10882
PROGRAMS\NAMESERV.EXE                                  0b0010 0x0808      13090

PROGRAMS\TRACE.EXE                                     0b0010 0x0808      14970

PROGRAMS\BANNER.EXE                                    0b0010 0x0808      18077

ADMIN\BOOT\NWBOOT.SYS                                  0b0010 0x0808      11700
ADMIN\BOOT\BOOTOS.LST                                  0b0010 0x1818        223
ADMIN\BOOT\AUTOEXEC.BAT                                0b0010 0x1818         53
ADMIN\BOOT\CONFIG.SYS                                  0b0010 0x1818         46
ADMIN\BOOT\NWBOOT.DAT                                  0b0010 0x1918        218

PROGRAMS\PCSERVE.EXE                                   0b0010 0x2828     103261
ADMIN\SYS\PLSTOP.BAT                                   0b0010 0x1918        139

PROGRAMS\FASTIDLE.EXE                                  0b0001 0x0808      11744

PTNETL.DLL                                             0b0001 0x0808      81376
WPLFMEXT.DLL                                           0b0001 0x0808       5360

PROGRAMS\WPLUSE.EXE "POWERLan Use List"                0b0001 0x0808     240304
PROGRAMS\WPLUSE.HLP                                    0b0001 0x0808      49047
PROGRAMS\WPLSHARE.EXE "POWERLan Share Lists"           0b0010 0x0808     210560
PROGRAMS\WPLSHARE.HLP                                  0b0001 0x0808      80884
PROGRAMS\WPLSETUP.EXE "POWERLan Setup"                 0b0001 0x0808     283616
PROGRAMS\WPLSETUP.HLP                                  0b0001 0x0808     173253
PROGRAMS\WNETVIEW.EXE "POWERLan NetView"               0b0001 0x0808     138784
PROGRAMS\WNETVIEW.HLP                                  0b0001 0x0808      47736
PROGRAMS\WALERT.EXE "POWERLan Alert"                   0b0001 0x0808     110672
PROGRAMS\WALERT.HLP                                    0b0001 0x0808      29260

;                                                  Total file size =    2043404
;
file = PROGRAMS\WPLADMIN.EXE : Please insert the "POWERLan Utilities" Disk  | | POWERLan 3.11 | Utilities Disk

PROGRAMS\WPLADMIN.EXE "POWERLan Net Manager"           0b0001 0x0808     475344
PROGRAMS\WPLADMIN.HLP                                  0b0001 0x0808     173894
PROGRAMS\WPLQ.EXE "POWERLan Print Manager"             0b0001 0x0808     235568
PROGRAMS\WPLQ.HLP                                      0b0001 0x0808     123725
PROGRAMS\WLOGON.EXE "POWERLan Logon"                   0b0001 0x0808      76272
PROGRAMS\WLOGON.EXE "POWERLan Logoff| /logoff"         0b0001 0x0404          0
PROGRAMS\WLOGON.HLP                                    0b0001 0x0808      22704
PROGRAMS\WPLCP.EXE "POWERLan Control Panel"            0b0001 0x0808     109424
PROGRAMS\WPLCP.HLP                                     0b0001 0x0808      19777

;                                                  Total file size =    1236708
;
